Types 1&2 Station Component State Diagram:

 Common Transitions

                                                                                                ALL-STATES

      C-1, C-5, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16

JUST-ACTIVE

C-4

JUST-WAIT-FOR-PHYSICAL-

LAYER-TRANSMISSION

C-11

ALL-STATES = [

          ACTIVE,

                                                                                                                    WAIT-FOR-PHYSICAL-LAYER-TRANSMISSION]

JUST-ACTIVE= [ACTIVE]

                                                                                                    JUST-WAIT-FOR-PHYSICAL-LAYER-TRANSMISSION =

                                                                                                                   [WAIT-FOR-PHYSICAL-LAYER-TRANSMISSION]

Types 1&2 Station Component State Sets